\begin{figure}[htb]
\vspace{2.5in}
\centerline{\psfig{file=non-uniformX.eps,width=5in,height=1.8in}}
\caption{Valid and Invalid Non-uniform Subdivisions}
\label{fig: non-uniform X}
\end{figure}